Subarcsecond Near-Infrared Photometry of Seyferts - Figures 1

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued

Fig. 1.— continued